Summary Page Created:Sat August 12, 2006 05:02 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800324

Instrument: ACIS Obs ID: 4168 Source: FORNAX CLUSTER PI: Dr Caleb Scharf Title: SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

acisf04168N002 full img2.fits acisf04168N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat August 12, 2006 05:02 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800324

Instrument: ACIS Obs ID: 4168 Source: FORNAX CLUSTER PI: Dr Caleb Scharf Title: SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-12T08:29:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-20T22:56:28 Observation start date DATE-END 2003-05-21T12:06:41 Observation end date RA PNT 54.244583650774 Pointing RA DEC PNT -35.49188225962 Pointing Dec ROLL PNT 170.20592076811 Pointing Roll RA TARG 54.24936 Observer’s specified target RA DEC TARG -35.4944 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-12T09:00:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-05-20T22:56:28 Observation start date DATE-END 2003-05-21T12:06:41 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT FORNAX CLUSTER Source name TITLE SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

Proposal title

OBSERVER Dr Caleb Scharf Principal investigator OBS ID 4168 Observation id SEQ NUM 800324 Sequence number RA NOM 54.244583650774 Nominal RA DEC NOM -35.49188225962 Nominal Dec ROLL NOM 170.20592076811 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat August 12, 2006 05:02 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800324

Instrument: ACIS Obs ID: 4168 Source: FORNAX CLUSTER PI: Dr Caleb Scharf Title: SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 54.244801 -35.540023 338.428558 21.568056 15.691195 54.087935 -35.559977 238.181824 18.871946 12.620946 54.131865 -35.787424 239.940201 26.988184 8.890565 54.259873 -35.611012 118.165520 14.242709 8.296562 54.291523 -35.439821 85.318184 10.874830 7.845473 54.242889 -35.519711 74.000000 9.939701 7.444892 54.258065 -35.366489 86.511360 12.301628 7.032514 54.201428 -35.512223 68.428574 10.068398 6.796371 54.217550 -35.370174 83.829544 12.511751 6.700065 54.148638 -35.359948 91.129997 13.967988 6.524204