Summary Page Created:Tue June 6, 2006 21:26 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100049

Instrument: ACIS Obs ID: 4466 Source: SATURN PI: DR. J WAITE Title: SEARCH FOR X-RAYS FROM SATURNIAN SYSTEM

acisf04466N002 full img2.fits acisf04466N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 21:26 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100049

Instrument: ACIS Obs ID: 4466 Source: SATURN PI: DR. J WAITE Title: SEARCH FOR X-RAYS FROM SATURNIAN SYSTEM

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-07T00:05:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-20T00:06:06 Observation start date DATE-END 2004-01-20T10:59:58 Observation end date RA PNT 98.840880384578 Pointing RA DEC PNT 22.544295135954 Pointing Dec ROLL PNT 268.35874586231 Pointing Roll RA TARG 98.84301 Observer’s specified target RA DEC TARG 22.55375 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.60722351 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-07T01:25:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-20T00:06:06 Observation start date DATE-END 2004-01-20T10:59:58 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-23678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT SATURN Source name TITLE SEARCH FOR X-RAYS FROM SATURNIAN SYSTEM

Proposal title

OBSERVER DR. J WAITE Principal investigator OBS ID 4466 Observation id SEQ NUM 100049 Sequence number RA NOM 98.840880384578 Nominal RA DEC NOM 22.544295135954 Nominal Dec ROLL NOM 268.35874586231 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 21:26 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100049

Instrument: ACIS Obs ID: 4466 Source: SATURN PI: DR. J WAITE Title: SEARCH FOR X-RAYS FROM SATURNIAN SYSTEM

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 98.808612 22.570252 263.142853 18.473898 14.244035 98.815877 22.509677 104.142860 13.065827 7.970628 98.833236 22.641158 124.977272 15.964850 7.828277 98.845249 22.541147 82.428574 11.971286 6.885523 98.846378 22.686599 105.613640 15.799959 6.684424 98.706190 22.640284 119.337502 17.924620 6.657742 98.575037 22.646734 138.000000 22.573395 6.113391 98.880284 22.785925 119.875000 20.995173 5.709646 98.571293 22.504161 114.103447 22.189554 5.142214 98.571958 22.605167 115.324135 23.690727 4.867902