Summary Page Created:Tue June 6, 2006 19:13 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200294

Instrument: ACIS Obs ID: 5186 Source: HR 1610 PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

acisf05186N002 full img2.fits acisf05186N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 19:13 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200294

Instrument: ACIS Obs ID: 5186 Source: HR 1610 PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-06T22:51:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-19T22:32:45 Observation start date DATE-END 2004-01-20T00:06:06 Observation end date RA PNT 75.141291096172 Pointing RA DEC PNT 3.6112856092609 Pointing Dec ROLL PNT 294.57236455067 Pointing Roll RA TARG 75.14125 Observer’s specified target RA DEC TARG 3.615833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-06T23:12:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-19T22:32:45 Observation start date DATE-END 2004-01-20T00:06:06 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT HR 1610 Source name TITLE Search for beta Pic analogs Proposal title OBSERVER Professor Gordon Garmire Principal investigator OBS ID 5186 Observation id SEQ NUM 200294 Sequence number RA NOM 75.141291096172 Nominal RA DEC NOM 3.6112856092609 Nominal Dec ROLL NOM 294.57236455067 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 19:13 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200294

Instrument: ACIS Obs ID: 5186 Source: HR 1610 PI: Professor Gordon Garmire Title: Search for beta Pic analogs

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 75.022026 3.693383 83.318184 10.772633 7.734245 75.141347 3.615886 56.000000 8.864117 6.317606 75.382128 3.829966 80.869682 18.313423 4.415869 75.429202 3.723276 69.116280 17.033682 4.057624 75.324389 3.698293 53.273212 13.330273 3.996408 75.415518 3.754994 65.129570 18.689920 3.484743