Summary Page Created:Sat April 29, 2006 03:46 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400331

Instrument: ACIS Obs ID: 4548 Source: RXJ1718.4-4029 PI: Dr Mariano Mendez Title: Low-luminosity X-ray binaries

acisf04548N002 full img2.fits acisf04548N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat April 29, 2006 03:46 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400331

Instrument: ACIS Obs ID: 4548 Source: RXJ1718.4-4029 PI: Dr Mariano Mendez Title: Low-luminosity X-ray binaries

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-04-29T07:12:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-07-01T06:49:19 Observation start date DATE-END 2004-07-01T11:36:20 Observation end date RA PNT 259.60729212612 Pointing RA DEC PNT -40.501246354599 Pointing Dec ROLL PNT 308.50670561919 Pointing Roll RA TARG 259.60125 Observer’s specified target RA DEC TARG -40.492778 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-04-29T07:45:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-07-01T06:49:19 Observation start date DATE-END 2004-07-01T11:36:20 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT RXJ1718.4-4029 Source name TITLE Low-luminosity X-ray binaries Proposal title OBSERVER Dr Mariano Mendez Principal investigator OBS ID 4548 Observation id SEQ NUM 400331 Sequence number RA NOM 259.60729212612 Nominal RA DEC NOM -40.501246354599 Nominal Dec ROLL NOM 308.50670561919 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat April 29, 2006 03:46 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400331

Instrument: ACIS Obs ID: 4548 Source: RXJ1718.4-4029 PI: Dr Mariano Mendez Title: Low-luminosity X-ray binaries

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 259.600580 -40.492508 2510.571533 53.539978 46.891529 259.790401 -40.775834 418.797333 44.917534 9.323694 259.917079 -40.698119 407.950165 44.741352 9.117967 259.907603 -40.687716 264.506256 43.296848 6.109134 259.856290 -40.741855 235.491699 42.869999 5.493158 259.490760 -40.691683 82.950165 15.681318 5.289744 259.840008 -40.749466 239.036545 47.097771 5.075326 259.732286 -40.725952 153.208328 30.740839 4.983870 259.900959 -40.710123 233.897003 47.723194 4.901118 259.884645 -40.663566 171.590912 35.145992 4.882232