Summary Page Created:Wed June 7, 2006 01:56 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400332

Instrument: ACIS Obs ID: 4549 Source: 1RXS J170854.4-321857 PI: Dr Mariano Mendez Title: Low-luminosity X-ray binaries

acisf04549N002 full img2.fits acisf04549N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 7, 2006 01:56 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400332

Instrument: ACIS Obs ID: 4549 Source: 1RXS J170854.4-321857 PI: Dr Mariano Mendez Title: Low-luminosity X-ray binaries

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-07T05:21:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-28T00:13:30 Observation start date DATE-END 2004-01-28T04:32:14 Observation end date RA PNT 257.22798685578 Pointing RA DEC PNT -32.306264338436 Pointing Dec ROLL PNT 93.268517723247 Pointing Roll RA TARG 257.226667 Observer’s specified target RA DEC TARG -32.315833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-07T05:55:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-28T00:13:30 Observation start date DATE-END 2004-01-28T04:32:14 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT 1RXS J170854.4-321857 Source name TITLE Low-luminosity X-ray binaries Proposal title OBSERVER Dr Mariano Mendez Principal investigator OBS ID 4549 Observation id SEQ NUM 400332 Sequence number RA NOM 257.22798685578 Nominal RA DEC NOM -32.306264338436 Nominal Dec ROLL NOM 93.268517723247 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 7, 2006 01:56 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 400332

Instrument: ACIS Obs ID: 4549 Source: 1RXS J170854.4-321857 PI: Dr Mariano Mendez Title: Low-luminosity X-ray binaries

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 257.236111 -32.328295 209.285721 16.421434 12.744667 257.280746 -31.999487 403.797333 36.099373 11.185717 257.226616 -32.316079 324.428558 33.704964 9.625543 257.136471 -32.005805 301.714294 34.194435 8.823491 257.220930 -32.346916 76.857140 10.892843 7.055747 257.230325 -32.343978 65.428574 9.900237 6.608788 257.225720 -32.316106 218.857147 34.720329 6.303429 257.136366 -32.023707 228.001785 37.011463 6.160302 257.225724 -32.315553 206.714279 34.087784 6.064175 257.158275 -32.005340 230.215942 40.353821 5.704936