Summary Page Created:Fri June 30, 2006 06:41 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700910

Instrument: ACIS Obs ID: 4828 Source: LBQS 0004+0147 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

acisf04828N002 full img2.fits acisf04828N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 30, 2006 06:41 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700910

Instrument: ACIS Obs ID: 4828 Source: LBQS 0004+0147 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-30T10:11:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-09T03:11:58 Observation start date DATE-END 2003-11-09T05:12:53 Observation end date RA PNT 1.8457972135385 Pointing RA DEC PNT 2.0605191975033 Pointing Dec ROLL PNT 292.41690034681 Pointing Roll RA TARG 1.84375 Observer’s specified target RA DEC TARG 2.069944 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.60722351 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-30T10:40:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-09T03:11:58 Observation start date DATE-END 2003-11-09T05:12:53 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LBQS 0004+0147 Source name TITLE Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line Quasars

Proposal title

OBSERVER Dr. Sarah Gallagher Principal investigator OBS ID 4828 Observation id SEQ NUM 700910 Sequence number RA NOM 1.8457972135385 Nominal RA DEC NOM 2.0605191975033 Nominal Dec ROLL NOM 292.41690034681 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 30, 2006 06:41 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700910

Instrument: ACIS Obs ID: 4828 Source: LBQS 0004+0147 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 2.020216 1.804268 130.837204 22.177261 5.899611 1.900629 2.063883 47.159092 8.416878 5.602920 1.758047 2.109013 49.636364 9.339249 5.314814 2.002018 1.848579 85.250000 20.297016 4.200125 1.909841 1.968432 32.590000 7.957741 4.095384 1.780179 2.065052 27.079546 6.711578 4.034751 2.013787 1.814168 100.670532 25.145456 4.003528 1.936624 1.767331 94.023254 24.563215 3.827807 1.905407 1.754697 82.392029 22.739540 3.623293 1.895456 1.781785 82.583336 24.104187 3.426099