Summary Page Created:Fri June 23, 2006 14:35 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700920

Instrument: ACIS Obs ID: 4838 Source: LBQS 2111-4335 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

acisf04838N002 full img2.fits acisf04838N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 23, 2006 14:35 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700920

Instrument: ACIS Obs ID: 4838 Source: LBQS 2111-4335 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-23T18:20:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-12-16T06:20:42 Observation start date DATE-END 2003-12-16T08:22:59 Observation end date RA PNT 318.77537006254 Pointing RA DEC PNT -43.395350485424 Pointing Dec ROLL PNT 264.94742320166 Pointing Roll RA TARG 318.77875 Observer’s specified target RA DEC TARG -43.386028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-23T18:34:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-12-16T06:20:42 Observation start date DATE-END 2003-12-16T08:22:59 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LBQS 2111-4335 Source name TITLE Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line Quasars

Proposal title

OBSERVER Dr. Sarah Gallagher Principal investigator OBS ID 4838 Observation id SEQ NUM 700920 Sequence number RA NOM 318.77537006254 Nominal RA DEC NOM -43.395350485424 Nominal Dec ROLL NOM 264.94742320166 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 23, 2006 14:35 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700920

Instrument: ACIS Obs ID: 4838 Source: LBQS 2111-4335 PI: Dr. Sarah Gallagher Title: Constraining the Hard-X-ray Through Submm SEDs of a Complete Sample of Broad Absorption Line

Quasars

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 318.732423 -43.395401 136.428574 13.269316 10.281507 318.650536 -43.694628 115.441864 20.613770 5.600231 318.820427 -43.702602 137.099670 25.425083 5.392300 318.703950 -43.292876 41.034481 8.532990 4.808922 318.512518 -43.265231 42.901962 10.715013 4.003911 318.779276 -43.386055 30.428572 7.619089 3.993728 318.657154 -43.629130 68.958336 18.069056 3.816377 318.824668 -43.690138 93.587502 24.874182 3.762435 318.733338 -43.695628 97.417854 26.146755 3.725811 318.836287 -43.632515 61.625000 16.774654 3.673697