Summary Page Created:Thu June 22, 2006 11:37 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700982

Instrument: HRC Obs ID: 4901 Source: H2106-099 PI: Dr. Martin Elvis Grating: LETG Title: STRONG CORONAL EMISSION LINES FROM THE HINER OF H2106-099

hrcf04901N002 full img2.fits hrcf04901N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu June 22, 2006 11:37 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700982

Instrument: HRC Obs ID: 4901 Source: H2106-099 PI: Dr. Martin Elvis Grating: LETG Title: STRONG CORONAL EMISSION LINES FROM THE HINER OF H2106-099

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-22T14:45:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-12-21T03:14:24 Observation start date DATE-END 2003-12-22T07:48:22 Observation end date RA PNT 317.29272161197 Pointing RA DEC PNT -9.6755873440231 Pointing Dec ROLL PNT 292.99314092373 Pointing Roll RA TARG 317.291 Observer’s specified target RA DEC TARG -9.67125 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-22T15:26:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-12-21T03:14:24 Observation start date DATE-END 2003-12-22T07:48:22 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING LETG Grating OBJECT H2106-099 Source name TITLE STRONG CORONAL EMISSION LINES FROM THE HINER OF H2106-099

Proposal

OBSERVER Dr. Martin Elvis Principal investigator OBS ID 4901 Observation id SEQ NUM 700982 Sequence number RA NOM 317.29272161197 Nominal RA DEC NOM -9.6755873440231 Nominal Dec ROLL NOM 292.99314092373 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu June 22, 2006 11:37 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 700982

Instrument: HRC Obs ID: 4901 Source: H2106-099 PI: Dr. Martin Elvis Grating: LETG Title: STRONG CORONAL EMISSION LINES FROM THE HINER OF H2106-099

LETG +1 order