Summary Page Created:Sun April 16, 2006 17:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 701009

Instrument: ACIS Obs ID: 5244 Source: PKS J0234-0049 PI: Dr Mariano Mendez Title: Characterization of quiescent X-ray emission from peculiar X-ray flash sources

acisf05244N002 full img2.fits acisf05244N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sun April 16, 2006 17:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 701009

Instrument: ACIS Obs ID: 5244 Source: PKS J0234-0049 PI: Dr Mariano Mendez Title: Characterization of quiescent X-ray emission from peculiar X-ray flash sources

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-16T20:26:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-10-01T16:36:05 Observation start date DATE-END 2004-10-01T20:54:39 Observation end date RA PNT 38.694271157813 Pointing RA DEC PNT -0.83086160724269 Pointing Dec ROLL PNT 81.878020737422 Pointing Roll RA TARG 38.69125 Observer’s specified target RA DEC TARG -0.840028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-16T21:21:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-10-01T16:36:05 Observation start date DATE-END 2004-10-01T20:54:39 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT PKS J0234-0049 Source name TITLE Characterization of quiescent X-ray emission from peculiar X-ray flash sources

Proposal title

OBSERVER Dr Mariano Mendez Principal investigator OBS ID 5244 Observation id SEQ NUM 701009 Sequence number RA NOM 38.694271157813 Nominal RA DEC NOM -0.83086160724269 Nominal Dec ROLL NOM 81.878020737422 Nominal Roll

Summary Page Created:Sun April 16, 2006 17:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 701009

Instrument: ACIS Obs ID: 5244 Source: PKS J0234-0049 PI: Dr Mariano Mendez Title: Characterization of quiescent X-ray emission from peculiar X-ray flash sources

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 38.719047 -0.688017 303.863647 20.439211 14.866701 38.675777 -0.523063 475.176086 41.236313 11.523243 38.702518 -0.917396 103.583336 12.531526 8.265821 38.797836 -0.537108 316.162781 38.415462 8.230092 38.795734 -0.553742 297.620544 42.957310 6.928287 38.692477 -0.899932 68.000000 10.956885 6.206143 38.691203 -0.840141 53.714287 8.977901 5.982945 38.676291 -0.530111 254.925003 42.697784 5.970450 38.779351 -0.536633 268.481720 46.633354 5.757289 38.792627 -0.573764 214.708328 40.914032 5.247792