Summary Page Created:Tue June 6, 2006 22:01 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800449

Instrument: ACIS Obs ID: 5006 Source: A773 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: Cluster studies: Determination of H0/q0

acisf05006N002 full img2.fits acisf05006N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 22:01 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800449

Instrument: ACIS Obs ID: 5006 Source: A773 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: Cluster studies: Determination of H0/q0

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-07T01:21:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-21T04:40:33 Observation start date DATE-END 2004-01-21T10:39:53 Observation end date RA PNT 139.39588379246 Pointing RA DEC PNT 51.756610010515 Pointing Dec ROLL PNT 151.40462521401 Pointing Roll RA TARG 139.47125 Observer’s specified target RA DEC TARG 51.728889 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-07T02:00:42 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-21T04:40:33 Observation start date DATE-END 2004-01-21T10:39:53 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT A773 Source name TITLE Cluster studies: Determination of H0/q0

Proposal title

OBSERVER DR. LEON VANSPEYBROECK Principal investigator OBS ID 5006 Observation id SEQ NUM 800449 Sequence number RA NOM 139.39588379246 Nominal RA DEC NOM 51.756610010515 Nominal Dec ROLL NOM 151.40462521401 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 22:01 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800449

Instrument: ACIS Obs ID: 5006 Source: A773 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: Cluster studies: Determination of H0/q0

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 139.567792 51.721728 64.282501 10.402502 6.179523 139.423055 51.682006 58.428570 9.494619 6.153862 139.245760 51.784736 31.079546 7.054573 4.405589 139.152443 51.638521 57.458332 13.145430 4.370974 139.308642 51.727649 28.079546 6.799279 4.129783 139.393829 51.692060 30.238636 7.326299 4.127409 139.517337 51.687113 31.397728 7.723756 4.065085 139.196696 51.774349 29.397728 7.571121 3.882876 139.611598 51.804258 33.113636 9.015349 3.673029 139.313272 51.864430 29.048275 7.999707 3.631167