Summary Page Created:Tue June 6, 2006 16:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800450

Instrument: ACIS Obs ID: 5007 Source: A2261 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: Cluster studies: Determination of H0/q0

acisf05007N002 full img2.fits acisf05007N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 16:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800450

Instrument: ACIS Obs ID: 5007 Source: A2261 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: Cluster studies: Determination of H0/q0

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-06T19:44:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-14T22:07:40 Observation start date DATE-END 2004-01-15T05:22:57 Observation end date RA PNT 260.6657677542 Pointing RA DEC PNT 32.164048604025 Pointing Dec ROLL PNT 37.248451487699 Pointing Roll RA TARG 260.613333 Observer’s specified target RA DEC TARG 32.132778 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.2 ASCDS version number DATE 2006-06-06T20:52:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-01-14T22:07:40 Observation start date DATE-END 2004-01-15T05:22:57 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-01236 Detector GRATING NONE Grating OBJECT A2261 Source name TITLE Cluster studies: Determination of H0/q0

Proposal title

OBSERVER DR. LEON VANSPEYBROECK Principal investigator OBS ID 5007 Observation id SEQ NUM 800450 Sequence number RA NOM 260.6657677542 Nominal RA DEC NOM 32.164048604025 Nominal Dec ROLL NOM 37.248451487699 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 6, 2006 16:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 800450

Instrument: ACIS Obs ID: 5007 Source: A2261 PI: DR. LEON VANSPEYBROECK Title: Cluster studies: Determination of H0/q0

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 260.730425 32.052258 606.181824 27.233864 22.258385 260.847385 32.181251 256.337494 21.606947 11.863661 260.736719 32.240644 185.590912 16.140453 11.498493 260.571027 32.153651 137.428574 14.258971 9.638042 260.610811 32.201808 115.159088 12.101225 9.516317 260.713827 32.189223 110.857140 12.492830 8.873661 260.821117 32.160732 70.458336 11.323154 6.222501 260.732638 32.293524 63.272728 10.930307 5.788742 260.800237 32.059522 67.154999 11.917124 5.635169 260.787870 32.074813 60.458332 10.820974 5.587143